<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">#**********************
# Heavy Gas Cherenkov *
#**********************

#-----------------------------------------
# SHMS HGC GOOD Occupancy and Multiplicity
#-----------------------------------------

TH1F phgcer_good_occ 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Occupancy; PMT Number; Number Good ADC Hits' P.hgcer.numGoodAdcHits 4 0.5 4.5
TH1F phgcer_good_mult 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Multiplicity; Number of PMTs Hit; Total Number of Good ADC Hits' P.hgcer.totNumGoodAdcHits 4 0.5 4.5

#-------------------------------------------------------------------------------
# SHMS HGC GOOD Pulse Pedestal / Integral / Raw Integral / Amplitude / Time 
# GOOD --&gt; (passed errorFlag cut and pulsetime cuts oN Min/Max ADC Time Window) 
#-------------------------------------------------------------------------------

TH2F phgcer_good_pped_vs_pmt 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Pulse Pedestal vs. PMT Number; PMT Number; Pulse Pedestal / 1 ADC Units' [I+1] P.hgcer.goodAdcPed 4 0.5 4.5 400 300 700
TH2F phgcer_good_pi_vs_pmt 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Pulse Integral vs. PMT Number; PMT Number; Pulse Integral / 50 ADC Units' [I+1] P.hgcer.goodAdcPulseInt 4 0.5 4.5 600 0 30000 P.hgcer.goodAdcPulseInt&gt;0.0
TH2F phgcer_good_pamp_vs_pmt 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Pulse Amplitude vs. PMT Number; PMT Number; Pulse Amplitude / 20 ADC Units' [I+1] P.hgcer.goodAdcPulseAmp 4 0.5 4.5 200 0 4000 P.hgcer.goodAdcPulseAmp&gt;0.0
TH2F phgcer_good_ptime_vs_pmt 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Good Pulse Time vs. PMT Number; PMT Number; Pulse Time / 10 ADC Units' [I+1] P.hgcer.goodAdcPulseTime 4 0.5 4.5 350 0 3500 P.hgcer.goodAdcPulseTime&gt;0.0

#-------------------------------
# SHMS HGC Number of P.E. / PMT
#-------------------------------

TH2F phgcer_npe 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Number of Photoelectrons vs. PMT Number; PMT Number; Number of Photoelectrons / PMT' [I+1] P.hgcer.npe 4 0.5 4.5 200 0 100 P.hgcer.npe&gt;0.0 

#-------------------------------
# SHMS HGC TOTAL NUMBER OF P.E.
#-------------------------------

TH1F phgcer_tot_npe 'SHMS Heavy Gas Cherenkov Total Number of Photoelectrons; Total Number of Photoelectrons; Number of Entries / 0.5 Photoelectrons' P.hgcer.npeSum 200 0 100 P.hgcer.npeSum&gt;0.0 

#--------------------------
# SHMS HGC TRACK MATCHING
#--------------------------

sTH1F phgcer_trk_match 'SHMS Noble Gas Cherenkov Track Matches; PMT Number; Number of Tracks Matched' P.hgcer.numTracksMatched 4 0.5 4.5
sTH1F phgcer_trk_fired 'SHMS Noble Gas Cherenkov Tracks Fired; PMT Number; Number of Tracks Fired' P.hgcer.numTracksFired 4 0.5 4.5</pre></body></html>