<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">#*****************
# SHMS HODOSCOPES
#*****************

#----------------------------------------------------------------
# SHMS HODO TRACKING, TIMING  AND  Particle ID (PID) - BETA (v/c) 
#----------------------------------------------------------------

TH1F phodo_beta_notrack 'SHMS Hodo Calculated Beta Without Track Info; Beta; Number of Entries / 0.02' P.hod.betanotrack 100 0 2.0 P.hod.betanotrack&gt;0.0
TH1F phodo_beta 'SHMS Hodo Beta; Beta; Number of Entries / 0.02' P.hod.beta 100 0 2.0 P.hod.beta&gt;0.0
TH1F phodo_fpHitsTime 'SHMS Hodo Focal Plane Time; Focal Plane Time (ns); Number of Entries / 1 ns' P.hod.fpHitsTime 90 0 90 
TH1F phodo_starttime 'SHMS Hodo Start Time; Start Time (ns); Number of Entries / 1ns' P.hod.starttime 90 0 90
TH1F phodo_good_startime 'SHMS Hodo Good Start Time (ns); Good Start Time (ns); Number of Entries / 1ns' P.hod.goodstarttime 90 0 90
</pre></body></html>