<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"># See $ANALYZER/examples/output_example.def for examples
#
block H.dc.*
block H.hod.*
block H.cal.*
block H.aero.*
block H.cer.*
block H.tr.*
block S.dc.*
block S.hod.*
block S.cal.*
block g.evtyp
block B.*

# TDC hits per paddle
TH1F hpostdc1 'HMS s1x+ TDC hits' H.hod.1x.posTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hnegtdc1 'HMS s1x- TDC hits' H.hod.1x.negTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hpostdc2 'HMS s1y+ TDC hits' H.hod.1y.posTdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hnegtdc2 'HMS s1y- TDC hits' H.hod.1y.negTdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hpostdc3 'HMS s2x+ TDC hits' H.hod.2x.posTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hnegtdc3 'HMS s2x- TDC hits' H.hod.2x.negTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hpostdc4 'HMS s2y+ TDC hits' H.hod.2y.posTdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hnegtdc4 'HMS s2y- TDC hits' H.hod.2y.negTdcCounter 10 0.5 10.5

# ADC hits per paddle
TH1F hposadc1 'HMS s1x+ ADC hits' H.hod.1x.posAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hnegadc1 'HMS s1x- ADC hits' H.hod.1x.negAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hposadc2 'HMS s1y+ ADC hits' H.hod.1y.posAdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hnegadc2 'HMS s1y- ADC hits' H.hod.1y.negAdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hposadc3 'HMS s2x+ ADC hits' H.hod.2x.posAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hnegadc3 'HMS s2x- ADC hits' H.hod.2x.negAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F hposadc4 'HMS s2y+ ADC hits' H.hod.2y.posAdcCounter 10 0.5 10.5
TH1F hnegadc4 'HMS s2y- ADC hits' H.hod.2y.negAdcCounter 10 0.5 10.5

# ADC hits per Calorimeter layer
TH1F chposadc1 'HMS Cal A+ ADC hits' H.cal.1pr.posAdcCounter 13 0.5 13.5
TH1F chnegadc1 'HMS Cal A- ADC hits' H.cal.1pr.negAdcCounter 13 0.5 13.5
TH1F chposadc2 'HMS Cal B+ ADC hits' H.cal.2ta.posAdcCounter 13 0.5 13.5
TH1F chnegadc2 'HMS Cal B- ADC hits' H.cal.2ta.negAdcCounter 13 0.5 13.5
TH1F chposadc3 'HMS Cal C+ ADC hits' H.cal.3ta.posAdcCounter 13 0.5 13.5
TH1F chposadc4 'HMS Cal D+ ADC hits' H.cal.4ta.posAdcCounter 13 0.5 13.5

#Calorimeter ADC channels
TH1F hcaladc_A1p 'HMS Cal ADC A1p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_A2p 'HMS Cal ADC A2p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_A3p 'HMS Cal ADC A3p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_A4p 'HMS Cal ADC A4p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_A5p 'HMS Cal ADC A5p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_A6p 'HMS Cal ADC A6p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_A7p 'HMS Cal ADC A7p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_A8p 'HMS Cal ADC A8p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_A9p 'HMS Cal ADC A9p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_A10p 'HMS Cal ADC A10p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_A11p 'HMS Cal ADC A11p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_A12p 'HMS Cal ADC A12p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_A13p 'HMS Cal ADC A13p - PED' H.cal.1pr.goodPosAdcPulseInt[12] 150 50 500

TH1F hcaladc_B1p 'HMS Cal ADC B1p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_B2p 'HMS Cal ADC B2p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_B3p 'HMS Cal ADC B3p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_B4p 'HMS Cal ADC B4p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_B5p 'HMS Cal ADC B5p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_B6p 'HMS Cal ADC B6p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_B7p 'HMS Cal ADC B7p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_B8p 'HMS Cal ADC B8p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_B9p 'HMS Cal ADC B9p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_B10p 'HMS Cal ADC B10p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_B11p 'HMS Cal ADC B11p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_B12p 'HMS Cal ADC B12p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_B13p 'HMS Cal ADC B13p - PED' H.cal.2ta.goodPosAdcPulseInt[12] 150 50 500

TH1F hcaladc_C1p 'HMS Cal ADC C1p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_C2p 'HMS Cal ADC C2p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_C3p 'HMS Cal ADC C3p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_C4p 'HMS Cal ADC C4p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_C5p 'HMS Cal ADC C5p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_C6p 'HMS Cal ADC C6p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_C7p 'HMS Cal ADC C7p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_C8p 'HMS Cal ADC C8p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_C9p 'HMS Cal ADC C9p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_C10p 'HMS Cal ADC C10p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_C11p 'HMS Cal ADC C11p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_C12p 'HMS Cal ADC C12p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_C13p 'HMS Cal ADC C13p - PED' H.cal.3ta.goodPosAdcPulseInt[12] 150 50 500

TH1F hcaladc_D1p 'HMS Cal ADC D1p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_D2p 'HMS Cal ADC D2p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_D3p 'HMS Cal ADC D3p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_D4p 'HMS Cal ADC D4p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_D5p 'HMS Cal ADC D5p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_D6p 'HMS Cal ADC D6p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_D7p 'HMS Cal ADC D7p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_D8p 'HMS Cal ADC D8p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_D9p 'HMS Cal ADC D9p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_D10p 'HMS Cal ADC D10p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_D11p 'HMS Cal ADC D11p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_D12p 'HMS Cal ADC D12p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_D13p 'HMS Cal ADC D13p - PED' H.cal.4ta.goodPosAdcPulseInt[12] 150 50 500

TH1F hcaladc_A1n 'HMS Cal ADC A1n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_A2n 'HMS Cal ADC A2n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_A3n 'HMS Cal ADC A3n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_A4n 'HMS Cal ADC A4n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_A5n 'HMS Cal ADC A5n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_A6n 'HMS Cal ADC A6n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_A7n 'HMS Cal ADC A7n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_A8n 'HMS Cal ADC A8n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_A9n 'HMS Cal ADC A9n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_A10n 'HMS Cal ADC A10n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_A11n 'HMS Cal ADC A11n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_A12n 'HMS Cal ADC A12n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_A13n 'HMS Cal ADC A13n - PED' H.cal.1pr.goodNegAdcPulseInt[12] 150 50 500

TH1F hcaladc_B1n 'HMS Cal ADC B1n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[0] 150 50 500
TH1F hcaladc_B2n 'HMS Cal ADC B2n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[1] 150 50 500
TH1F hcaladc_B3n 'HMS Cal ADC B3n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[2] 150 50 500
TH1F hcaladc_B4n 'HMS Cal ADC B4n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[3] 150 50 500
TH1F hcaladc_B5n 'HMS Cal ADC B5n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[4] 150 50 500
TH1F hcaladc_B6n 'HMS Cal ADC B6n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[5] 150 50 500
TH1F hcaladc_B7n 'HMS Cal ADC B7n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[6] 150 50 500
TH1F hcaladc_B8n 'HMS Cal ADC B8n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[7] 150 50 500
TH1F hcaladc_B9n 'HMS Cal ADC B9n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[8] 150 50 500
TH1F hcaladc_B10n 'HMS Cal ADC B10n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[9] 150 50 500
TH1F hcaladc_B11n 'HMS Cal ADC B11n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[10] 150 50 500
TH1F hcaladc_B12n 'HMS Cal ADC B12n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[11] 150 50 500
TH1F hcaladc_B13n 'HMS Cal ADC B13n - PED' H.cal.2ta.goodNegAdcPulseInt[12] 150 50 500

#TH1F hdcrawtdc
#TH1F hdccuttdc

# Can we use variables for the constants.  In CTP we used hdc_nwire(i)
#
TH1F hdc1x1_wm 'HDC 1X1 Wiremap' H.dc.1x1.wirenum 113 0.5 113.5
TH1F hdc1y1_wm 'HDC 1Y1 Wiremap' H.dc.1y1.wirenum 52 0.5 52.5
TH1F hdc1u1_wm 'HDC 1U1 Wiremap' H.dc.1u1.wirenum 107 0.5 107.5
TH1F hdc1v1_wm 'HDC 1V1 Wiremap' H.dc.1v1.wirenum 107 0.5 107.5
TH1F hdc1y2_wm 'HDC 1Y2 Wiremap' H.dc.1y2.wirenum 52 0.5 52.5
TH1F hdc1x2_wm 'HDC 1X2 Wiremap' H.dc.1x2.wirenum 113 0.5 113.5
TH1F hdc2x1_wm 'HDC 2X1 Wiremap' H.dc.2x1.wirenum 113 0.5 113.5
TH1F hdc2y1_wm 'HDC 2Y1 Wiremap' H.dc.2y1.wirenum 52 0.5 52.5
TH1F hdc2u1_wm 'HDC 2U1 Wiremap' H.dc.2u1.wirenum 107 0.5 107.5
TH1F hdc2v1_wm 'HDC 2V1 Wiremap' H.dc.2v1.wirenum 107 0.5 107.5
TH1F hdc2y2_wm 'HDC 2Y2 Wiremap' H.dc.2y2.wirenum 52 0.5 52.5
TH1F hdc2x2_wm 'HDC 2X2 Wiremap' H.dc.2x2.wirenum 113 0.5 113.5

# Drift Time and Drift Distance Spectra
TH1F hdc1x1_dt 'HDC 1X1 Drift Time' H.dc.1x1.time 200 -100 300
TH1F hdc1y1_dt 'HDC 1Y1 Drift Time' H.dc.1y1.time 200 -100 300
TH1F hdc1u1_dt 'HDC 1U1 Drift Time' H.dc.1u1.time 200 -100 300
TH1F hdc1v1_dt 'HDC 1V1 Drift Time' H.dc.1v1.time 200 -100 300
TH1F hdc1y2_dt 'HDC 1Y2 Drift Time' H.dc.1y2.time 200 -100 300
TH1F hdc1x2_dt 'HDC 1X2 Drift Time' H.dc.1x2.time 200 -100 300
TH1F hdc2x1_dt 'HDC 2X1 Drift Time' H.dc.2x1.time 200 -100 300
TH1F hdc2y1_dt 'HDC 2Y1 Drift Time' H.dc.2y1.time 200 -100 300
TH1F hdc2u1_dt 'HDC 2U1 Drift Time' H.dc.2u1.time 200 -100 300
TH1F hdc2v1_dt 'HDC 2V1 Drift Time' H.dc.2v1.time 200 -100 300
TH1F hdc2y2_dt 'HDC 2Y2 Drift Time' H.dc.2y2.time 200 -100 300
TH1F hdc2x2_dt 'HDC 2X2 Drift Time' H.dc.2x2.time 200 -100 300

TH1F hdc1x1_dd 'HDC 1X1 Drift Distance' H.dc.1x1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc1y1_dd 'HDC 1Y1 Drift Distance' H.dc.1y1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc1u1_dd 'HDC 1U1 Drift Distance' H.dc.1u1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc1v1_dd 'HDC 1V1 Drift Distance' H.dc.1v1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc1y2_dd 'HDC 1Y2 Drift Distance' H.dc.1y2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc1x2_dd 'HDC 1X2 Drift Distance' H.dc.1x2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2x1_dd 'HDC 2X1 Drift Distance' H.dc.2x1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2y1_dd 'HDC 2Y1 Drift Distance' H.dc.2y1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2u1_dd 'HDC 2U1 Drift Distance' H.dc.2u1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2v1_dd 'HDC 2V1 Drift Distance' H.dc.2v1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2y2_dd 'HDC 2Y2 Drift Distance' H.dc.2y2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F hdc2x2_dd 'HDC 2X2 Drift Distance' H.dc.2x2.dist 300 -0.1 0.6

formula Hhodtdif1 H.hod.1x.fptime-H.hod.1y.fptime
formula Hhodtdif2 H.hod.1x.fptime-H.hod.2x.fptime
formula Hhodtdif3 H.hod.1x.fptime-H.hod.2y.fptime
formula Hhodtdif4 H.hod.1y.fptime-H.hod.2x.fptime
formula Hhodtdif5 H.hod.1y.fptime-H.hod.2y.fptime
formula Hhodtdif6 H.hod.2x.fptime-H.hod.2y.fptime

# Focal Plane times
TH1F htimedif1 ' Time dif of plane 1 and 2' Hhodtdif1 80 -40. 40.
TH1F htimedif2 ' Time dif of plane 1 and 3' Hhodtdif2 80 -40. 40.
TH1F htimedif3 ' Time dif of plane 1 and 4' Hhodtdif3 80 -40. 40.
TH1F htimedif4 ' Time dif of plane 2 and 3' Hhodtdif4 80 -40. 40.
TH1F htimedif5 ' Time dif of plane 2 and 4' Hhodtdif5 80 -40. 40.
TH1F htimedif6 ' Time dif of plane 3 and 4' Hhodtdif6 80 -40. 40.

TH1F hs1xfptime 'HODO s1x fptime' H.hod.1x.fptime 80 0 80 H.hod.goodstarttime
TH1F hs1yfptime 'HODO s1y fptime' H.hod.1y.fptime 80 0 80 H.hod.goodstarttime
TH1F hs2xfptime 'HODO s2x fptime' H.hod.2x.fptime 80 0 80 H.hod.goodstarttime
TH1F hs2yfptime 'HODO s2y fptime' H.hod.2y.fptime 80 0 80 H.hod.goodstarttime
TH1F starttime  'HODO start time' H.hod.starttime 80 0 80 H.hod.goodstarttime

#SOS
# TDC hits per paddle
TH1F spostdc1 'SOS s1x+ TDC hits' S.hod.1x.posTdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegtdc1 'SOS s1x- TDC hits' S.hod.1x.negTdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F spostdc2 'SOS s1y+ TDC hits' S.hod.1y.posTdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegtdc2 'SOS s1y- TDC hits' S.hod.1y.negTdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F spostdc3 'SOS s2x+ TDC hits' S.hod.2x.posTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F snegtdc3 'SOS s2x- TDC hits' S.hod.2x.negTdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F spostdc4 'SOS s2y+ TDC hits' S.hod.2y.posTdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegtdc4 'SOS s2y- TDC hits' S.hod.2y.negTdcCounter 9 0.5 9.5

# ADC hits per paddle
TH1F sposadc1 'SOS s1x+ ADC hits' S.hod.1x.posAdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegadc1 'SOS s1x- ADC hits' S.hod.1x.negAdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F sposadc2 'SOS s1y+ ADC hits' S.hod.1y.posAdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegadc2 'SOS s1y- ADC hits' S.hod.1y.negAdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F sposadc3 'SOS s2x+ ADC hits' S.hod.2x.posAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F snegadc3 'SOS s2x- ADC hits' S.hod.2x.negAdcCounter 16 0.5 16.5
TH1F sposadc4 'SOS s2y+ ADC hits' S.hod.2y.posAdcCounter 9 0.5 9.5
TH1F snegadc4 'SOS s2y- ADC hits' S.hod.2y.negAdcCounter 9 0.5 9.5

TH1F sdc1u1_wm 'SDC 1U1 Wiremap' S.dc.1u1.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc1u2_wm 'SDC 1U2 Wiremap' S.dc.1u2.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc1x1_wm 'SDC 1X1 Wiremap' S.dc.1x1.wirenum 64 0.5 64.5
TH1F sdc1x2_wm 'SDC 1X2 Wiremap' S.dc.1x2.wirenum 64 0.5 64.5
TH1F sdc1v1_wm 'SDC 1V1 Wiremap' S.dc.1v1.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc1v2_wm 'SDC 1V2 Wiremap' S.dc.1v2.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc2u1_wm 'SDC 2U1 Wiremap' S.dc.2u1.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc2u2_wm 'SDC 2U2 Wiremap' S.dc.2u2.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc2x1_wm 'SDC 2X1 Wiremap' S.dc.2x1.wirenum 64 0.5 64.5
TH1F sdc2x2_wm 'SDC 2X2 Wiremap' S.dc.2x2.wirenum 64 0.5 64.5
TH1F sdc2v1_wm 'SDC 2V1 Wiremap' S.dc.2v1.wirenum 48 0.5 48.5
TH1F sdc2v2_wm 'SDC 2V2 Wiremap' S.dc.2v2.wirenum 48 0.5 48.5

TH1F sdc1u1_dd 'SDC 1U1 Drift Distance' S.dc.1u1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc1u2_dd 'SDC 1U2 Drift Distance' S.dc.1u2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc1x1_dd 'SDC 1X1 Drift Distance' S.dc.1x1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc1x2_dd 'SDC 1X2 Drift Distance' S.dc.1x2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc1v1_dd 'SDC 1V1 Drift Distance' S.dc.1v1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc1v2_dd 'SDC 1V2 Drift Distance' S.dc.1v2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2u1_dd 'SDC 2U1 Drift Distance' S.dc.2u1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2u2_dd 'SDC 2U2 Drift Distance' S.dc.2u2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2x1_dd 'SDC 2X1 Drift Distance' S.dc.2x1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2x2_dd 'SDC 2X2 Drift Distance' S.dc.2x2.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2v1_dd 'SDC 2V1 Drift Distance' S.dc.2v1.dist 300 -0.1 0.6
TH1F sdc2v2_dd 'SDC 2V2 Drift Distance' S.dc.2v2.dist 300 -0.1 0.6

# Scaler variables
variable HSS1
variable HSS1r
variable HShPRE50
variable HShPRE50r
variable HSS2X
variable HSS2Xr
variable HShPRE150
variable HShPRE150r
variable HSS1X
variable HSS1Xr
variable HSS2Y
variable HSS2Yr
variable HShPRE100
variable HShPRE100r
variable HSS1Y
variable HSS1Yr
variable HSS2
variable HSS2r
variable HShCERHI
variable HShCERHIr
variable HShSTOF
variable HShSTOFr
variable HShSCIN
variable HShSCINr
variable HShELREAL
variable HShELREALr
variable HShPIPRE
variable HShPIPREr
variable HShELCLEAN
variable HShELCLEANr
variable HShPRETRG
variable HShPRETRGr
variable HShPION
variable HShPIONr
variable HShCER
variable HShCERr
variable HShPIONHI
variable HShPIONHIr
variable HShPRE200
variable HShPRE200r
variable HShUNSER
variable HShUNSERr
variable HShBCM1
variable HShBCM1r
variable HShBCM2
variable HShBCM2r
variable HShELHI
variable HShELHIr
variable HShELLO
variable HShELLOr
variable HShPRHI
variable HShPRHIr
variable HShPRLO
variable HShPRLOr
variable HShSHLO
variable HShSHLOr
variable HShCLOCK
variable HShCLOCKr
variable HShBEAMGATES
variable HShBEAMGATESr
variable HShADCGATES
variable HShADCGATESr
variable HShS1X
variable HShS1Xr
variable HShS1Y
variable HShS1Yr
variable HShS2X
variable HShS2Xr
variable HShS2Y
variable HShS2Yr
variable HShS1
variable HShS1r
variable HShS2
variable HShS2r
variable HSHMSPRE
variable HSHMSPREr
variable HSCOINPRE
variable HSCOINPREr
variable HSPEDPRE
variable HSPEDPREr
variable HSHMSTRG
variable HSHMSTRGr
variable HSCOINTRG
variable HSCOINTRGr
variable HSPEDTRG
variable HSPEDTRGr
variable HSsPRE50
variable HSsPRE50r
variable HSsPRE150
variable HSsPRE150r
variable HSsPRE100
variable HSsPRE100r
variable HSsPRE200
variable HSsPRE200r
variable HSsSTOF
variable HSsSTOFr
variable HSsSCIN
variable HSsSCINr
variable HSsELREAL
variable HSsELREALr
variable HSsPIPRE
variable HSsPIPREr
variable HSsELCLEAN
variable HSsELCLEANr
variable HSsPRETRG
variable HSsPRETRGr
variable HSsBCM1
variable HSsBCM1r
variable HSsBCM2
variable HSsBCM2r
variable HSsCLOCK
variable HSsCLOCKr
variable HSsPION
variable HSsPIONr
variable HSsCER
variable HSsCERr
variable HSsELHI
variable HSsELHIr
variable HSsELLO
variable HSsELLOr
variable HSsPRHI
variable HSsPRHIr
variable HSsPRLO
variable HSsPRLOr
variable HSsSHLO
variable HSsSHLOr
variable HSsADCGATES
variable HSsADCGATESr
variable HSsS1X
variable HSsS1Xr
variable HSsS1Y
variable HSsS1Yr
variable HSsS2X
variable HSsS2Xr
variable HSsS2Y
variable HSsS2Yr
variable HSsS1
variable HSsS1r
variable HSsS2
variable HSsS2r
variable HSSOSPRE
variable HSSOSPREr
variable HSSOSTRG
variable HSSOSTRGr
variable HShUNUSED4
variable HShUNUSED4r
variable HShUNUSED5
variable HShUNUSED5r
variable HSSHODO9
variable HSSHODO9r
variable HSSHODO11
variable HSSHODO11r
variable HSSHODO13
variable HSSHODO13r
variable HSSHODO15
variable HSSHODO15r
</pre></body></html>